# Памятник морякам крейсера "Слава"

Юрий Викторович Гирченко

ПАМЯТНИК МОРЯКАМ КРЕЙСЕРА "СЛАВА"


В городе Очаков находится памятник морякам крейсера "Слава", погибшим в 1946 году.


5 октября 1946-го на крейсере "Слава"("Молотов") при выполнении стрельб на Тендровском рейде в перегрузочном отделении второй башни главного калибра воспламенился заряд. Затопив башню, моряки предотвратили взрыв корабля. При этом погибли 22 моряка, 20 получили ожоги и увечья.