# В армии служили... Адриано Челентано

Юрий Викторович Гирченко

══


══Адриано ЧЕЛЕНТАНО, в отличие от некоторых других... известных артистов, в армии служил!!! Службу проходил с 1958 - по 1961 год в 7-м Артиллерийском полку. Уволился из Вооружённых сил Италии в звании - рядовой.