# Спасти рядового Теца...

Юрий Альбертович Мещеряков

Маленький эпизод большой войны

## Спасти рядового Теца...


Мы возвращались домой после выполнения задачи. Результат был невелик, расстреляли из подствольника расчет противотанкового гранатомета, но главное, результат... Засветились, конечно. Шли быстро, держали дистанцию, оставляя справа и чуть выше изрезанный каменистый гребень. И вот там, где хребет делал седловину, на открытом участке, нас накрыл ДШК. С недолетом в два-три метра. Бойцы бросились в рассыпную, за камни, и только солдатик Сережа Тец остался стоять на коленях посреди седловины. Нелепый, беспомощный. "Тец! Уходи! Тебя убьют! Рывком!" А он поворачивает в мою сторону красное мокрое лицо с огромными, как блюдца, глазами и выдавливает из себя: "Не могу... Ноги не слушаются..." Он хочет зарыдать, но у него и это не получается. Клинч. Это была воронка! В нее засасывало и голубое небо, и этот чертов хребет, и жизнь Теца, и еще туда засасывало Время.

Время... Его уже не осталось. Между ударами сердца я чувствовал, как духовский пулеметчик выбирает прицел, кладет палец на спуск, сосредотачивается... Сейчас он наберет в легкие воздуха и на выдохе... Рядом со мной за камнем лежал прапорщик Желтухин. "Саня, - я уставился в него взглядом, - это твой солдат". Желтухин все понял без слов, его глаза тоже начали расширяться. Страх. И еще одна воронка. До Теца было метров восемь. "Желтухин! - Я не отпускал его зрачков, во мне самом нарастал градус адреналина. - Ну!... Вперед!" Крепкий, здоровый, он был молодец. Рванулся мгновенно, как ветер, левой рукой подхватил бойца и укатился с ним на другую сторону седловины. А через секунду или меньше (!) земля, где только что стоял на четвереньках Тец, ожила, поднялась высокими жирными фонтанами. Дух, пулеметчик, не пожалел патронов.

Какое-то время я не дышал, настолько был ошеломлен зрелищем. Потом медленно поднял глаза. Глуповатое выражение застыло на лице рядового Теца, не отрываясь он рассмативал рытвины от тяжелых пуль. В его голове никак не складывалось то что произошло с тем, что могло произойти. Я поднял взгляд выше и столкнулся с Желтухиным. Он лежал, привалившишь к скале, все еще прижимая к себе солдата. Его огромные, полные ненависти глаза, готовы был сжечь меня на месте. В отличии от солдата он понял всё. "Ты послал меня на смерть! Меня - на смерть!!!" Он кричал на все ущелье, рвал глотку, словно изгоняя из себя демона. "Я послал тебя спасти жизнь...", - кажется, это я вполголоса сказал сам себе. Страсть и накал, которые я только что пережил, медленно исчезали, на их место приходило нечто, похожее на благодать. И это была уже третья воронка за последние двадцать секунд. Теперь уже моя.