# В армии служили... Питер Фальк

Юрий Викторович Гирченко

Питер ФАЛЬК, в отличие от некоторых других... известных артистов, от службы не уклонялся!!! Во время 2-й Мировой войны попытался вступить в Вооружённые силы США, где ему отказали из-за отсутствия глаза. Затем он поступил на службу в ряды ВМС США, где служил коком на вспомогательном судне. Службу проходил с 1945 - по 1947 год. Уволился в звании - матрос. Имеет военную награду - Медаль Торгового флота США "Победа во 2-й мировой войне 1939-1945".