# Ганзенко Саша

Аноним фотоальбом

Ганзенко Саша, командир 2(?) взвода 6 роты 2 мсб 83-84, Москва

Для входа в фотоальбом кликните по фотографии


Ганзенко Саша, командир 2(?) взвода 6 роты 2 vc, 83-84, Москва

Асадабад 83-84