# Генеральная уборка.

Игорь Михайлович Афанасьев

Это о Баграмском госпитале.

Чистота - залог здоровья!

Генеральная уборка.

Подметаются полы,

Протираются все койки.


Долой пыль, долой всю грязь,

Чистотой сверкают стены.

Перед каждою кроватью,

Опускаюсь на колено.


Чистота! Всё так красиво!

Пахнет свежестью пол мокрый.

Да, хорошее ты дело,

Генеральная уборка.