# У меня все норма...

Юрий Вахтангович Беридзе

У меня все нормально,

нормально,

нормально...

Под рукой автомат - вороненою сталью,

за спиною -

скала

неприступной стеною.

Все нормально, нормально, нормально со мною...

Ну, а то,

что в груди

непрестанно клокочет,

так ведь это, наверно, закончится к ночи.

А вообще - все нормально,

нормально,

нормально...

Правда, трудно дышать, будто воздух - хрустальный.

Но зато уж

от духов

не будет подвоха -

я их всех положил. Согласитесь, неплохо...

Заполошней

становятся

сердца удары,

впрочем, может успеют еще санитары.

Я записку засуну в нагрудный карман.

У меня все нормально,

нормально,

норма...