# Стальное горло автомата...

Павел Рудольфович Черкашин

Из цикла "Под чужими звёздами Кавказа"

* * *


Стальное горло автомата

От жгучих пуль раскалено.

Щелчок запала, и граната

Летит в разбитое окно,

Откуда выстрелы бандиты

Ведут по нашим рубежам.

Затихли, вроде, ваххабиты,

Знать, получили по ушам.

На час укроются в подвалах,

Чтоб совершить святой намаз,

И вновь стрельба в ночных кварталах,

В который раз, в который раз...


19 апреля 2000 года

Грозный