# Андриенко Коля

Аноним фотоальбом

Андриенко Коля, командир взвода обеспечения 2 мсб, конец 85 - 87 год, Одесса

Для входа в фотоальбом кликните по фотографии


Андриенко Коля, командир взвода обеспечения 2 мсб, конец 85 - 87 год, Одесса

Асадабад 85-87