# Желуденко Валера

Аноним фотоальбом

Желуденко Валера, начмед 2 мсб, 84 - 86 год, Владивосток

Для входа в фотоальбом кликните по фотографии


Желуденко Валера, начмед 2 мсб, 84 - 86 год, Владивосток (заменил Саврука)

Асадабад 84-86