# Ташкурган. Август 1982 г.-январь 1984 г.

Владимир Васильевич Ольховский

: В августе 1982г.наш 3мсб,покинул пределы 122мсп,поменялись местами со вторым батальоном.Наша 7рота заняла позиции:9гарнизон(Ташкурган),10 гарнизон Озеро,11гарнизон-Мост(Саяд)и 12гарнизон,рядом с трубачами.по ходу службы приходилось охранять дорогу и трубопроводы.Выезжали на пробоины и аварии труб.Охраняли трубопроводчиков во время замены труб.Некоторые гарнизоны,например 12 находился в 20 метрах от землянки трубопроводчиков.Случаи бывали разные,в том числе и потери.Сохранились некоторые фотографии ребят из трубопроводного батальона.