# От Храма-на-Крови...

Борис Иванович Пинаев

Днём и ночью 17 июля Свердловский центр

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещал

шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Это прямо-таки буря...


Американский портал Е1.ру радостно (печально?) подхватил

эту невероятную новость.

Как же, ночью 17-го ежегодно -- крестный ход от Храма-на-Крови

до монастыря во имя Царственных страстотерпцев

(более двадцати километров).

Синоптики сообщили: возможны повреждение кровли зданий,

воздушных линий связи и электропередач,

повалллл деревьев, размыв почвы, увеличение аварийности,

затруднения в работе транспорта...

Ужас-ужас-ужас...


Однако... 60 (шестьдесят) тысяч православных со всего мира

(Россия, США, Китай, Германия, Греция и др.))

прошли крестным ходом весь путь,

коим убийцы везли тела мучеников на Ганину яму,

где их расчленили, залили кислотой и сожгли.

Крестный ход растянулся на три километра.


Святые царственные мученики

Николай, Александра, Алексий, Ольга, Татиана, Мария, Анастасия

молите Бога о нас...


Ураган не состоялся.

Даже листочки не шевельнулись.


+++