# Ко дню вывода войск из Афгана

Сергей Щербаков

Электронные версии журнала "Боль сердца моего": http://artofwar.ru/img/s/sherbakow_s_a/text_0340/nomer1.pdf http://artofwar.ru/img/s/sherbakow_s_a/text_0340/nomer2.pdf http://artofwar.ru/img/s/sherbakow_s_a/text_0340/nomer3.pdf Для чтения потребуется программа Adobe Acrobat

К дате вывода войск из Афгана


Двадцать лет назад был осуществлен вывод наших войск из Афга-нистана. Генерал Громов, возглавлявший колонну, сказал памятные тог-да слова, что за его спиной не осталось ни одного советского солдата на территории Афганистана. На самом деле это было не так. Там еще оставались наши военнослужащие. Война закончилась не в 1989-ом, а через два года.


Электронные версии журнала "Боль сердца моего": http://artofwar.ru/img/s/sherbakow_s_a/text_0340/nomer1.pdf http://artofwar.ru/img/s/sherbakow_s_a/text_0340/nomer2.pdf http://artofwar.ru/img/s/sherbakow_s_a/text_0340/nomer3.pdf Для чтения потребуется программа Adobe Acrobat