# Карта-схема точек и гарнизонов 860 Омпс (Файзабад)

Дмитрий Вадимович Жиров

Исправленная карта-схема (участок артынжелау - каракамар)

ТОЧКИ И ГАРНИЗОНЫ 860 ОМСП


Принятые обозначения:


Ф - ППД "Файзабад"

Б - гарнизон "Бахарак"

К - гарнизон "Кишим"

ТОЧКИ (сквозная нумерация, красные звезды):

1 - Бахаракский мост

2 - Сарипульский мост

3 - Алимугуль

4 - Зуб

5 - Джалгар

6 - Карамугуль

7 - АРГУ

8 - СЗ 2146 (Зеленьх ?)

9 - СЗ 2256 - N 5

10 - СЗ 2342 - N 4

11 - Лаява

12 - "Лужайка" (зенитчики)

13 - Каракамар-1

14 - Каракамар-2

15 - Артынджилау

16 - 1-ый мост ("Сари-Куш" - "Сухое русло")

17 - 2-ой мост (ущ. Тешкан - к. Гелавук)

18 - 3-ий мост (р. Машхад - к.Самарканди)

19 - СЗ "Окопная"

20 - СЗ "Двугорбая"


ТОЧКИ ЗЕЛЕНЫХ (зеленый серп, названия есть не все)

1. Сухропа


поправки высылать по адресу zhirov@geoksc.apatity.ru


-- Бахарак - Джарм


-- Файзабад


-- Артынджилау - Каракамар


-- Кишим