# Армейские будни - Забор

Юрий Викторович Гирченко

Второе место в конкурсе "Ода Солнцу-2021. Весна" в номинации "Проза" Литературного портала "Литпричал"

Гирченко Юрий ВикторовичАрмейские будни - ЗаборСоздан: 22/04/2004, изменен: 24/05/2014, 3kСборник рассказов: Мемуары, ЮморВторое место в конкурсе "Ода Солнцу-2021. Весна" в номинации "Проза" Литературного портала "Литпричал"============================================================

Ю. Гирченко

Забор

В конце марта 1988 года я был направлен из своего военного училища в один танковый полк на войсковую практику. По прибытию в полк меня сразу заинтересовал вопрос: почему в части не хватает метров пятьдесят ограждения?

Точнее говоря, вокруг всей части стоит ограждение из больших бетонных плит, а вот в одном месте, на участке пятьдесят метров, эти плиты тоже есть, но они лежат на земле.

По этому поводу мне рассказали одну любопытную историю.

Дело было в декабре 1987 года. Отслужившие установленные сроки службы дембеля партиями уезжали по домам.

Командир этого полка, как и принято во всех Вооружённых Силах, перед увольнением ставил какие-либо хозяйственные задачи дембелям, так называемый - ''дембельский аккорд''.

Смысл в следующем. Выполнил ''дембельский аккорд'' - уезжай домой. А не выполнил - выполняй, и езжай домой.

Вот командир полка и поставил, по его мнению, трудновыполнимую задачу: установить пятьдесят метров забора, одной команде дембелей. В эту команду командир полка собрал самых плохих, по его мнению, солдат.

Вот бойцы и стали выполнять ''трудновыполнимую задачу''. Работали без отдыха и сна, потому что работали по ночам... И через пять дней забор стоял.

Командир полка был несколько удивлён тем, что так быстро всё сделано. И чтобы убедиться в правильности доклада старшего команды, лично отправился проверить выполнение задачи. Проверил - забор стоит, основание залито цементом... Ну, все как и положено.

Делать нечего - отдал все необходимые документы на руки бойцам, и те смело укатили по домам.

У полковника и в мыслях не было что здесь ещё что-то ''схимичить'' можно... Но это у полковника не было мыслей, а у бойцов были...

Недаром они по ночам работали. А при ночных работах контроля нет. Вот они и ставили плиты, как положено, ставили - ровно, но основание заливали не цементом, а водой. Залили водой, и сверху слегка раствором цементным смазали, ну для видимости.

Морозы в декабре сильные стояли, - и работа быстро шла...

Но пришла весна, лёд растаял - забор упал...

Армейские будни!!!

Февраль 2002г.